EXPORTS
    CRC32_function @1
    amp_check_backend @2
    amp_cleanup @3
    amp_close @4
    amp_confparam_lookup @5
    amp_ext_lookup @6
    amp_get_caps @7
    amp_get_conf @8
    amp_get_ext_level @9
    amp_get_freq @10
    amp_get_info @11
    amp_get_level @12
    amp_get_powerstat @13
    amp_has_get_level @14
    amp_init @15
    amp_list_foreach @16
    amp_load_all_backends @17
    amp_load_backend @18
    amp_open @19
    amp_parse_level @20
    amp_probe_all @21
    amp_register @22
    amp_reset @23
    amp_set_conf @24
    amp_set_freq @25
    amp_set_powerstat @26
    amp_sprintf_level @27
    amp_strlevel @28
    amp_token_lookup @29
    amp_unregister @30
    azimuth_long_path @31
    debugmsgsave @32 DATA
    debugmsgsave2 @33 DATA
    debugmsgsave3 @34 DATA
    dec2dmmm @35
    dec2dms @36
    distance_long_path @37
    dmmm2dec @38
    dms2dec @39
    dot10ths_to_millis @40
    dump_hex @41
    elapsed_ms @42
    from_bcd @43
    from_bcd_be @44
    get_rig_conf_type @45
    hamlib_copyright @46 DATA
    hamlib_copyright2 @47 DATA
    hamlib_version @48 DATA
    hamlib_version2 @49 DATA
    hl_usleep @50
    initamps4_dummy @51
    initamps4_kpa1500 @52
    initrigs4_adat @53
    initrigs4_alinco @54
    initrigs4_aor @55
    initrigs4_barrett @56
    initrigs4_dorji @57
    initrigs4_drake @58
    initrigs4_dummy @59
    initrigs4_elad @60
    initrigs4_flexradio @61
    initrigs4_icm710 @62
    initrigs4_icmarine @63
    initrigs4_icom @64
    initrigs4_jrc @65
    initrigs4_kachina @66
    initrigs4_kenwood @67
    initrigs4_kit @68
    initrigs4_lowe @69
    initrigs4_pcr @70
    initrigs4_prm80 @71
    initrigs4_racal @72
    initrigs4_rft @73
    initrigs4_rs @74
    initrigs4_skanti @75
    initrigs4_tapr @76
    initrigs4_tentec @77
    initrigs4_tuner @78
    initrigs4_uniden @79
    initrigs4_winradio @80
    initrigs4_wj @81
    initrigs4_yaesu @82
    initrots4_amsat @83
    initrots4_ars @84
    initrots4_celestron @85
    initrots4_cnctrk @86
    initrots4_dummy @87
    initrots4_easycomm @88
    initrots4_ether6 @89
    initrots4_fodtrack @90
    initrots4_gs232a @91
    initrots4_heathkit @92
    initrots4_ioptron @93
    initrots4_kit @94
    initrots4_m2 @95
    initrots4_meade @96
    initrots4_prosistel @97
    initrots4_radant @98
    initrots4_rotorez @99
    initrots4_sartek @100
    initrots4_satel @101
    initrots4_spid @102
    initrots4_ts7400 @103
    locator2longlat @104
    longlat2locator @105
    millis_to_dot10ths @106
    morse_code_dot_to_millis @107
    netrigctl_get_vfo_mode @108
    par_lock @109
    par_read_control @110
    par_read_data @111
    par_read_status @112
    par_unlock @113
    par_write_control @114
    par_write_data @115
    parse_hoststr @116
    port_close @117
    port_open @118
    print_ext_param @119
    probeallrigs4_adat @120
    probeallrigs4_drake @121
    probeallrigs4_elad @122
    probeallrigs4_icom @123
    probeallrigs4_kenwood @124
    probeallrigs4_lowe @125
    probeallrigs4_uniden @126
    probeallrigs4_yaesu @127
    qrb @128
    read_block @129
    read_string @130
    rig_check_backend @131
    rig_check_cache_timeout @132
    rig_cleanup @133
    rig_close @134
    rig_confparam_lookup @135
    rig_copyright @136
    rig_debug @137
    rig_ext_func_foreach @138
    rig_ext_level_foreach @139
    rig_ext_lookup @140
    rig_ext_lookup_tok @141
    rig_ext_parm_foreach @142
    rig_ext_token_lookup @143
    rig_flush @144
    rig_force_cache_timeout @145
    rig_get_ant @146
    rig_get_cache @147
    rig_get_cache_timeout_ms @148
    rig_get_caps @149
    rig_get_caps_cptr @150
    rig_get_caps_int @151
    rig_get_chan_all @152
    rig_get_chan_all_cb @153
    rig_get_channel @154
    rig_get_conf @155
    rig_get_ctcss_sql @156
    rig_get_ctcss_tone @157
    rig_get_dcd @158
    rig_get_dcs_code @159
    rig_get_dcs_sql @160
    rig_get_ext_func @161
    rig_get_ext_level @162
    rig_get_ext_parm @163
    rig_get_freq @164
    rig_get_func @165
    rig_get_function_ptr @166
    rig_get_info @167
    rig_get_level @168
    rig_get_mem @169
    rig_get_mem_all @170
    rig_get_mem_all_cb @171
    rig_get_mode @172
    rig_get_parm @173
    rig_get_powerstat @174
    rig_get_ptt @175
    rig_get_range @176
    rig_get_resolution @177
    rig_get_rig_info @178
    rig_get_rit @179
    rig_get_rptr_offs @180
    rig_get_rptr_shift @181
    rig_get_split_freq @182
    rig_get_split_freq_mode @183
    rig_get_split_mode @184
    rig_get_split_vfo @185
    rig_get_trn @186
    rig_get_ts @187
    rig_get_twiddle @188
    rig_get_vfo @189
    rig_get_vfo_info @190
    rig_get_vfo_list @191
    rig_get_xit @192
    rig_has_get_func @193
    rig_has_get_level @194
    rig_has_get_parm @195
    rig_has_scan @196
    rig_has_set_func @197
    rig_has_set_level @198
    rig_has_set_parm @199
    rig_has_vfo_op @200
    rig_idx2setting @201
    rig_init @202
    rig_license @203
    rig_list_foreach @204
    rig_list_foreach_model @205
    rig_load_all_backends @206
    rig_load_backend @207
    rig_lookup_mem_caps @208
    rig_mW2power @209
    rig_mem_count @210
    rig_need_debug @211
    rig_no_restore_ai @212
    rig_open @213
    rig_parse_func @214
    rig_parse_level @215
    rig_parse_mode @216
    rig_parse_mtype @217
    rig_parse_parm @218
    rig_parse_rptr_shift @219
    rig_parse_scan @220
    rig_parse_vfo @221
    rig_parse_vfo_op @222
    rig_passband_narrow @223
    rig_passband_normal @224
    rig_passband_wide @225
    rig_power2mW @226
    rig_probe @227
    rig_probe_all @228
    rig_raw2val @229
    rig_raw2val_float @230
    rig_recv_dtmf @231
    rig_register @232
    rig_reset @233
    rig_scan @234
    rig_send_dtmf @235
    rig_send_morse @236
    rig_send_voice_mem @237
    rig_set_ant @238
    rig_set_bank @239
    rig_set_cache_timeout_ms @240
    rig_set_chan_all @241
    rig_set_chan_all_cb @242
    rig_set_channel @243
    rig_set_conf @244
    rig_set_ctcss_sql @245
    rig_set_ctcss_tone @246
    rig_set_dcd_callback @247
    rig_set_dcs_code @248
    rig_set_dcs_sql @249
    rig_set_debug @250
    rig_set_debug_callback @251
    rig_set_debug_file @252
    rig_set_debug_time_stamp @253
    rig_set_ext_func @254
    rig_set_ext_level @255
    rig_set_ext_parm @256
    rig_set_freq @257
    rig_set_freq_callback @258
    rig_set_func @259
    rig_set_level @260
    rig_set_mem @261
    rig_set_mem_all @262
    rig_set_mem_all_cb @263
    rig_set_mode @264
    rig_set_mode_callback @265
    rig_set_parm @266
    rig_set_pltune_callback @267
    rig_set_powerstat @268
    rig_set_ptt @269
    rig_set_ptt_callback @270
    rig_set_rit @271
    rig_set_rptr_offs @272
    rig_set_rptr_shift @273
    rig_set_split_freq @274
    rig_set_split_freq_mode @275
    rig_set_split_mode @276
    rig_set_split_vfo @277
    rig_set_trn @278
    rig_set_ts @279
    rig_set_twiddle @280
    rig_set_uplink @281
    rig_set_vfo @282
    rig_set_vfo_callback @283
    rig_set_vfo_opt @284
    rig_set_xit @285
    rig_setting2idx @286
    rig_sprintf_ant @287
    rig_sprintf_func @288
    rig_sprintf_level @289
    rig_sprintf_level_gran @290
    rig_sprintf_mode @291
    rig_sprintf_parm @292
    rig_sprintf_parm_gran @293
    rig_sprintf_scan @294
    rig_sprintf_vfo @295
    rig_sprintf_vfop @296
    rig_stop_morse @297
    rig_strfunc @298
    rig_strlevel @299
    rig_strmtype @300
    rig_strparm @301
    rig_strptrshift @302
    rig_strrmode @303
    rig_strrmodes @304
    rig_strscan @305
    rig_strstatus @306
    rig_strvfo @307
    rig_strvfop @308
    rig_token_foreach @309
    rig_token_lookup @310
    rig_unregister @311
    rig_version @312
    rig_vfo_op @313
    rig_wait_morse @314
    rigerror @315
    rot_check_backend @316
    rot_cleanup @317
    rot_close @318
    rot_confparam_lookup @319
    rot_ext_func_foreach @320
    rot_ext_level_foreach @321
    rot_ext_lookup @322
    rot_ext_lookup_tok @323
    rot_ext_parm_foreach @324
    rot_ext_token_lookup @325
    rot_get_caps @326
    rot_get_conf @327
    rot_get_ext_func @328
    rot_get_ext_level @329
    rot_get_ext_parm @330
    rot_get_func @331
    rot_get_info @332
    rot_get_level @333
    rot_get_parm @334
    rot_get_position @335
    rot_get_status @336
    rot_has_get_func @337
    rot_has_get_level @338
    rot_has_get_parm @339
    rot_has_set_func @340
    rot_has_set_level @341
    rot_has_set_parm @342
    rot_init @343
    rot_list_foreach @344
    rot_load_all_backends @345
    rot_load_backend @346
    rot_move @347
    rot_open @348
    rot_park @349
    rot_parse_func @350
    rot_parse_level @351
    rot_parse_parm @352
    rot_probe_all @353
    rot_register @354
    rot_reset @355
    rot_set_conf @356
    rot_set_ext_func @357
    rot_set_ext_level @358
    rot_set_ext_parm @359
    rot_set_func @360
    rot_set_level @361
    rot_set_parm @362
    rot_set_position @363
    rot_sprintf_func @364
    rot_sprintf_level @365
    rot_sprintf_level_gran @366
    rot_sprintf_parm @367
    rot_sprintf_parm_gran @368
    rot_sprintf_status @369
    rot_stop @370
    rot_strfunc @371
    rot_strlevel @372
    rot_strparm @373
    rot_strstatus @374
    rot_token_foreach @375
    rot_token_lookup @376
    rot_unregister @377
    ser_get_car @378
    ser_get_cts @379
    ser_get_dsr @380
    ser_get_dtr @381
    ser_get_rts @382
    ser_set_brk @383
    ser_set_dtr @384
    ser_set_rts @385
    serial_flush @386
    serial_open @387
    serial_setup @388
    sprintf_freq @389
    sprintf_level_ext @390
    to_bcd @391
    to_bcd_be @392
    vfo_fixup @393
    write_block @394
