EXPORTS
    azimuth_long_path @1
    dec2dmmm @2
    dec2dms @3
    distance_long_path @4
    dmmm2dec @5
    dms2dec @6
    from_bcd @7
    from_bcd_be @8
    hamlib_copyright @9 DATA
    hamlib_copyright2 @10 DATA
    hamlib_version @11 DATA
    hamlib_version2 @12 DATA
    initrigs3_adat @13
    initrigs3_alinco @14
    initrigs3_aor @15
    initrigs3_drake @16
    initrigs3_dummy @17
    initrigs3_flexradio @18
    initrigs3_icmarine @19
    initrigs3_icom @20
    initrigs3_jrc @21
    initrigs3_kachina @22
    initrigs3_kenwood @23
    initrigs3_kit @24
    initrigs3_lowe @25
    initrigs3_pcr @26
    initrigs3_prm80 @27
    initrigs3_racal @28
    initrigs3_rft @29
    initrigs3_rs @30
    initrigs3_skanti @31
    initrigs3_tapr @32
    initrigs3_tentec @33
    initrigs3_tuner @34
    initrigs3_uniden @35
    initrigs3_winradio @36
    initrigs3_wj @37
    initrigs3_yaesu @38
    initrots3_amsat @39
    initrots3_ars @40
    initrots3_celestron @41
    initrots3_cnctrk @42
    initrots3_dummy @43
    initrots3_easycomm @44
    initrots3_ether6 @45
    initrots3_fodtrack @46
    initrots3_gs232a @47
    initrots3_heathkit @48
    initrots3_kit @49
    initrots3_m2 @50
    initrots3_prosistel @51
    initrots3_rotorez @52
    initrots3_sartek @53
    initrots3_spid @54
    initrots3_ts7400 @55
    locator2longlat @56
    longlat2locator @57
    par_lock @58
    par_read_control @59
    par_read_data @60
    par_read_status @61
    par_unlock @62
    par_write_control @63
    par_write_data @64
    port_close @65
    port_open @66
    probeallrigs3_adat @67
    probeallrigs3_drake @68
    probeallrigs3_icom @69
    probeallrigs3_kenwood @70
    probeallrigs3_lowe @71
    probeallrigs3_uniden @72
    probeallrigs3_yaesu @73
    qrb @74
    read_block @75
    read_string @76
    rig_check_backend @77
    rig_check_cache_timeout @78
    rig_cleanup @79
    rig_close @80
    rig_confparam_lookup @81
    rig_copyright @82
    rig_debug @83
    rig_ext_level_foreach @84
    rig_ext_lookup @85
    rig_ext_lookup_tok @86
    rig_ext_parm_foreach @87
    rig_ext_token_lookup @88
    rig_force_cache_timeout @89
    rig_get_ant @90
    rig_get_caps @91
    rig_get_chan_all @92
    rig_get_chan_all_cb @93
    rig_get_channel @94
    rig_get_conf @95
    rig_get_ctcss_sql @96
    rig_get_ctcss_tone @97
    rig_get_dcd @98
    rig_get_dcs_code @99
    rig_get_dcs_sql @100
    rig_get_ext_level @101
    rig_get_ext_parm @102
    rig_get_freq @103
    rig_get_func @104
    rig_get_info @105
    rig_get_level @106
    rig_get_mem @107
    rig_get_mem_all @108
    rig_get_mem_all_cb @109
    rig_get_mode @110
    rig_get_parm @111
    rig_get_powerstat @112
    rig_get_ptt @113
    rig_get_range @114
    rig_get_resolution @115
    rig_get_rit @116
    rig_get_rptr_offs @117
    rig_get_rptr_shift @118
    rig_get_split_freq @119
    rig_get_split_freq_mode @120
    rig_get_split_mode @121
    rig_get_split_vfo @122
    rig_get_trn @123
    rig_get_ts @124
    rig_get_vfo @125
    rig_get_xit @126
    rig_has_get_func @127
    rig_has_get_level @128
    rig_has_get_parm @129
    rig_has_scan @130
    rig_has_set_func @131
    rig_has_set_level @132
    rig_has_set_parm @133
    rig_has_vfo_op @134
    rig_init @135
    rig_license @136
    rig_list_foreach @137
    rig_load_all_backends @138
    rig_load_backend @139
    rig_lookup_mem_caps @140
    rig_mW2power @141
    rig_mem_count @142
    rig_need_debug @143
    rig_no_restore_ai @144
    rig_open @145
    rig_parse_func @146
    rig_parse_level @147
    rig_parse_mode @148
    rig_parse_mtype @149
    rig_parse_parm @150
    rig_parse_rptr_shift @151
    rig_parse_scan @152
    rig_parse_vfo @153
    rig_parse_vfo_op @154
    rig_passband_narrow @155
    rig_passband_normal @156
    rig_passband_wide @157
    rig_power2mW @158
    rig_probe @159
    rig_probe_all @160
    rig_raw2val @161
    rig_recv_dtmf @162
    rig_register @163
    rig_reset @164
    rig_scan @165
    rig_send_dtmf @166
    rig_send_morse @167
    rig_set_ant @168
    rig_set_bank @169
    rig_set_chan_all @170
    rig_set_chan_all_cb @171
    rig_set_channel @172
    rig_set_conf @173
    rig_set_ctcss_sql @174
    rig_set_ctcss_tone @175
    rig_set_dcd_callback @176
    rig_set_dcs_code @177
    rig_set_dcs_sql @178
    rig_set_debug @179
    rig_set_debug_callback @180
    rig_set_debug_file @181
    rig_set_ext_level @182
    rig_set_ext_parm @183
    rig_set_freq @184
    rig_set_freq_callback @185
    rig_set_func @186
    rig_set_level @187
    rig_set_mem @188
    rig_set_mem_all @189
    rig_set_mem_all_cb @190
    rig_set_mode @191
    rig_set_mode_callback @192
    rig_set_parm @193
    rig_set_pltune_callback @194
    rig_set_powerstat @195
    rig_set_ptt @196
    rig_set_ptt_callback @197
    rig_set_rit @198
    rig_set_rptr_offs @199
    rig_set_rptr_shift @200
    rig_set_split_freq @201
    rig_set_split_freq_mode @202
    rig_set_split_mode @203
    rig_set_split_vfo @204
    rig_set_trn @205
    rig_set_ts @206
    rig_set_vfo @207
    rig_set_vfo_callback @208
    rig_set_xit @209
    rig_setting2idx @210
    rig_strfunc @211
    rig_strlevel @212
    rig_strmtype @213
    rig_strparm @214
    rig_strptrshift @215
    rig_strrmode @216
    rig_strscan @217
    rig_strstatus @218
    rig_strvfo @219
    rig_strvfop @220
    rig_token_foreach @221
    rig_token_lookup @222
    rig_unregister @223
    rig_version @224
    rig_vfo_op @225
    rigerror @226
    rot_check_backend @227
    rot_cleanup @228
    rot_close @229
    rot_confparam_lookup @230
    rot_get_caps @231
    rot_get_conf @232
    rot_get_info @233
    rot_get_position @234
    rot_init @235
    rot_list_foreach @236
    rot_load_all_backends @237
    rot_load_backend @238
    rot_move @239
    rot_open @240
    rot_park @241
    rot_probe_all @242
    rot_register @243
    rot_reset @244
    rot_set_conf @245
    rot_set_position @246
    rot_stop @247
    rot_token_foreach @248
    rot_token_lookup @249
    rot_unregister @250
    ser_get_car @251
    ser_get_cts @252
    ser_get_dsr @253
    ser_get_dtr @254
    ser_get_rts @255
    ser_set_brk @256
    ser_set_dtr @257
    ser_set_rts @258
    serial_flush @259
    serial_open @260
    serial_setup @261
    sprintf_freq @262
    to_bcd @263
    to_bcd_be @264
    write_block @265
